20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

October 8, 1998 CLARE 98 Chilbolton, UK

Start: 1255 UTC dBZe (HH) GKSS W-band Radar

HEIGHT AGL (km)

TIME (UTC)

13h00m 13h05m 13h10m 13h15m

0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12